From 1c24f12e0bb7a4de03b733f17d92afd549fdfe5a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benjamin Chausse <benjamin@chausse.xyz>
Date: Tue, 15 Oct 2024 19:35:57 -0400
Subject: shit

---
 main.tex | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'main.tex')

diff --git a/main.tex b/main.tex
index a29b291..fde481c 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -2,6 +2,7 @@
 % xelatex
 
 \usepackage[T1]{fontenc}
+\usepackage{inputenc}
 \usepackage[style=ieee]{biblatex}
 \usepackage{document}
 \usepackage{titlepage}
@@ -133,14 +134,14 @@ alors que $D_3$ opère avec un courant de \SI{7.5}{\milli\ampere} et une tension
 ses bornes.
 
 \begin{figure}[H]
-	\begin{subfigure}{0.4/textwidth}
+	\begin{subfigure}{0.4\textwidth}
 		\centering
 		\includegraphics[width=\textwidth]{media/yellow.png}
 		\caption{Diode $D_2$ }
 		\label{subfig:yellow}
 	\end{subfigure}
 	\hfill
-	\begin{subfigure}{0.4/textwidth}
+	\begin{subfigure}{0.4\textwidth}
 		\centering
 		\includegraphics[width=\textwidth]{media/blue.png}
 		\caption{Diode $D_3$ }
@@ -349,8 +350,7 @@ ses bornes.
 % 	\label{circ:pcb}
 % \end{figure}
 
-% \newpage
-
+\newpage
 \printbibliography
 
 \end{document}
-- 
cgit v1.2.3

