From 6b9306f60e35a283d8f7b77793ef6f99a55a78d5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Sarah Gosselin <sarah@gosselin.xyz>
Date: Wed, 4 Dec 2024 07:28:56 -0500
Subject: Having fun with arrows

---
 annexe/main.tex | 11 +++++------
 1 file changed, 5 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'annexe/main.tex')

diff --git a/annexe/main.tex b/annexe/main.tex
index d7c9130..e4e60b7 100644
--- a/annexe/main.tex
+++ b/annexe/main.tex
@@ -553,12 +553,11 @@
 
 	Apposons la contrainte que le condensateur doit être déchargé de $99.3\%$ de sa valeur
 	initiale après \SI{1}{\ms}:
-	\begin{gather*}
-		\begin{align}
-			(1-0.993)\rho                                              \\
-			\rho_1 = \SI{0.014}{\V}  ;\quad & \rho_2 = \SI{0.0385}{\V}
-		\end{align}
-	\end{gather*}
+	\begin{DispWithArrows}[format=c]
+		(1-0.993)\rho \Arrow{$\rho_1$}\Arrow[jump=2,xoffset=1cm]{$\rho_2$}\\
+		\sigma_1 = \SI{0.014}{\V} \\
+		\sigma_2 = \SI{0.0385}{\V}
+	\end{DispWithArrows}
 
 
 \end{appendix}
-- 
cgit v1.2.3

