From 35972305c49e16be6f1f3ae978ff4e9a233efd10 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benjamin Chausse <benjamin@chausse.xyz>
Date: Tue, 3 Dec 2024 04:21:01 -0500
Subject: todo image instead of wrong graph

---
 presentation/03-receiver.tex | 12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'presentation/03-receiver.tex')

diff --git a/presentation/03-receiver.tex b/presentation/03-receiver.tex
index 01bb584..cafcc15 100644
--- a/presentation/03-receiver.tex
+++ b/presentation/03-receiver.tex
@@ -40,7 +40,7 @@
 
 		\begin{column}{0.5\textwidth}
 			\begin{figure}
-				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/vl_t_charge.png}
+				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/todo.jpg}
 				\caption{M.E.É. du receveur en charge}
 				\label{graph:mee-charge-receiver}
 			\end{figure}
@@ -48,7 +48,7 @@
 
 		\begin{column}{0.5\textwidth}
 			\begin{figure}
-				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/vl_t_charge.png}
+				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/todo.jpg}
 				\caption{Simulation du receveur en charge}
 				\label{graph:lts-charge-receiver}
 			\end{figure}
@@ -72,7 +72,7 @@
 
 		\begin{column}{0.5\textwidth}
 			\begin{figure}
-				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/vl_t_charge.png}
+				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/todo.jpg}
 				\caption{M.E.É. du receveur en décharge}
 				\label{graph:mee-decharge-receiver}
 			\end{figure}
@@ -80,7 +80,7 @@
 
 		\begin{column}{0.5\textwidth}
 			\begin{figure}
-				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/vl_t_charge.png}
+				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/todo.jpg}
 				\caption{Simulation du receveur en décharge}
 				\label{graph:lts-decharge-receiver}
 			\end{figure}
@@ -99,7 +99,7 @@
 
 		\begin{column}{0.5\textwidth}
 			\begin{figure}
-				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/vl_t_charge.png}
+				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/todo.jpg}
 				\caption{Mesure du receveur en charge}
 				\label{graph:osc-charge-receiver}
 			\end{figure}
@@ -107,7 +107,7 @@
 
 		\begin{column}{0.5\textwidth}
 			\begin{figure}
-				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/vl_t_charge.png}
+				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/todo.jpg}
 				\caption{Mesure du receveur en décharge}
 				\label{graph:osc-decharge-receiver}
 			\end{figure}
-- 
cgit v1.2.3

