\section{Circuit RLC}

\subsection{Choix des composantes et explications}
\begin{frame}
	\frametitle{Choix des composantes}
	\begin{columns}
		\begin{column}{.5\textwidth}
			\begin{table}
				\caption{Composantes du RLC déterminées}
				\begin{tabular}{ll}
					\toprule
					Résistance & Valeur Choisie      \\
					\midrule\midrule
					$R_1$      & \SI{40}{\ohm}       \\
					$R_2$      & \SI{100}{\kilo\ohm} \\
					\bottomrule
				\end{tabular}
			\end{table}
		\end{column}

		\begin{column}{.5\textwidth}
			\begin{figure}
				\includegraphics[width=.7\textwidth]{figure/screenshot-rlc.jpg}
				\caption{Circuit du RLC}
				\label{fig:circuit-rlc}
			\end{figure}
		\end{column}
	\end{columns}
	\note{expliquer à l'oral pourquoi}
\end{frame}

\subsection{À la charge}
\begin{frame}
	\frametitle{Mises en équation de la charge}
	\todo{Meth charge RLC}
\end{frame}

\begin{frame}
	\frametitle{Graphiques de charge théoriques}
	\begin{columns}

		\begin{column}{0.5\textwidth}
			\begin{figure}
				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/vl_t_charge.png}
				\caption{M.E.É. du circuit RLC en charge}
				\label{graph:mee-charge-rlc}
			\end{figure}
		\end{column}

		\begin{column}{0.5\textwidth}
			\begin{figure}
				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/vl_t_charge.png}
				\caption{Simulation du circuit RLC en charge}
				\label{graph:lts-charge-rlc}
			\end{figure}
		\end{column}


	\end{columns}
	\todo{Graph LTspice charge RLC}
\end{frame}

\subsection{À la décharge}
\begin{frame}
	\frametitle{Mises en équation de la décharge}
	\todo{Meth décharge RLC}
\end{frame}

\begin{frame}
	\frametitle{Graphiques de décharge théoriques}
	\begin{columns}

		\begin{column}{0.5\textwidth}
			\begin{figure}
				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/vl_t_charge.png}
				\caption{M.E.É. du circuit RLC en décharge}
				\label{graph:mee-decharge-rlc}
			\end{figure}
		\end{column}

		\begin{column}{0.5\textwidth}
			\begin{figure}
				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/vl_t_charge.png}
				\caption{Simulation du circuit RLC en décharge}
				\label{graph:lts-decharge-rlc}
			\end{figure}
		\end{column}


	\end{columns}
	\todo{Graph Desmos decharge RLC}
	\todo{Graph LTspice decharge RLC}
\end{frame}

\subsection{Résultats expérimentaux}
\begin{frame}
	\frametitle{Résultats expérimentaux}
	\begin{columns}

		\begin{column}{0.5\textwidth}
			\begin{figure}
				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/vl_t_charge.png}
				\caption{M.E.É. du circuit RLC en décharge}
				\label{graph:osc-charge-rlc}
			\end{figure}
		\end{column}

		\begin{column}{0.5\textwidth}
			\begin{figure}
				\includegraphics[width=.9\textwidth]{figure/vl_t_charge.png}
				\caption{Simulation du circuit RLC en décharge}
				\label{graph:osc-decharge-rlc}
			\end{figure}
		\end{column}


	\end{columns}
	\todo{Photos Osc. charge RLC}
	\todo{Photos Osc. décharge RLC}
\end{frame}
%vim: ft=tex
